LIBRARY GLFW.DLL

EXPORTS
glfwCloseWindow
glfwDisable
glfwEnable
glfwExtensionSupported
glfwGetDesktopMode
glfwGetGLVersion
glfwGetJoystickButtons
glfwGetJoystickParam
glfwGetJoystickPos
glfwGetKey
glfwGetMouseButton
glfwGetMousePos
glfwGetMouseWheel
glfwGetProcAddress
glfwGetTime
glfwGetVersion
glfwGetVideoModes
glfwGetWindowParam
glfwGetWindowSize
glfwIconifyWindow
glfwInit
glfwOpenWindow
glfwOpenWindowHint
glfwPollEvents
glfwRestoreWindow
glfwSetCharCallback
glfwSetKeyCallback
glfwSetMouseButtonCallback
glfwSetMousePos
glfwSetMousePosCallback
glfwSetMouseWheel
glfwSetMouseWheelCallback
glfwSetTime
glfwSetWindowCloseCallback
glfwSetWindowRefreshCallback
glfwSetWindowPos
glfwSetWindowSize
glfwSetWindowSizeCallback
glfwSetWindowTitle
glfwSwapBuffers
glfwSwapInterval
glfwTerminate
glfwWaitEvents
